0 500 1000 1500 2000 2500 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Scheduling Latency Overhead (Nano Seconds)

Properbility

Dom1:(4,10), not pinned, Scheduling Latency, 404447 times in 10s

IDLE to BUSY, Domain 0: 0.15% BUSY to IDLE, Domain 0: 0.15% BUSY (SAME), Domain 0: 0.103% IDLE to IDLE: 8.1% IDLE to BUSY: 1.24% BUSY to IDLE: 1.24% BUSY (SAME): 89%