0 200 400 600 800 1000 1200 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Context Saved Overhead (Nano Seconds)

Properbility

Dom1:(4,10), not pinned, Context Saved Overhead, 11212 times in 10s

IDLE:50% Domain 0:5.41% BUSY:44.6%